0 2 4 6 |<1 η | NSD 〉_{η / dchNd〈}^{η / dchNd} 0

2

4

6

8

NSD 〉_{y / dNd〈}^{y / dNd}

= 8.16 TeV NNs Pb, − ALICE, p

2.96 (Pb-going)

− < cmsy

4.46 < − -μ ^+μ→ψJ/

data EPOS without hydro EPOS with hydro

1% corr. unc. not shown ±

ALI-PUB-496239

ALI-PUB-496239